                        Arret de bus

                                              Panneau

                                                      Abris

                              Ligne

Service

   Fichier NF

Nbre de bus heure creuse : boolean Nbre de bus heure pleine : boolean estPerturbee() estencombree() constitue

1..n

2..n

1

estencrise()